#######################################################################
# parametres pour REPROBUS
#######################################################################
## activation des forcages tropo 2D
ok_Rtime2D=y

## ozone interactif
ok_o3interact = y

##
ok_suntime=y

## OUTPUT AUTRE QUE TRACEURS: NAS: nonadvected species ou/et J-Rate Flux 
##                                 ou/et R-Rate Flux
ok_outputnas=y
##
ok_outputjflux=y
##
ok_outputrflux=y
##
ok_outputcolo3=y
##
ok_outputsurfaceaero=y
##
ok_outputparth=y

## ajout de 3 traceurs age de l'air SPARC
ok_aga=y
