
BEGSIM
output unit = 7
file = inca.doc
version=DUSS

COMMENTS

     LMDz.4
     INCA version DUST
     Didier Hauglustaine, 06/2005
     Gerd Folberth, 07/2003  
     LMDz4 update 03/2005


ENDPAR

SPECIES

   Solution
*-----------------------------
*--- species from INCA CH4 ---
*-----------------------------
      [rn222] Rn222
      [pb210] Pb210

*-----------------------------
*--- Aerosols ----------------
*-----------------------------
 
* nous n'utilisons pas de masse molaire pour cidustm - le travail est fait tout le temps 
* avec mmr  - pour eviter que le preproc se plante  nous lui indiquons une masse molaire 
* de 0.  - idem pour CIN et cie. 
      [dustci] CIDUSTM  ->@0.
      [ci] CIN ->@0.
 
      [sscs] CSSSM    ->NaCl
      [cs] CSN ->@0.
 
      [ssas] ASSSM    ->NaCl
      [as] ASN ->@0.
 
      [ssss] SSSSM    ->NaCl
      [ss] SSN ->@0.

   Endlst

   Fixed
      M
      N2
      O2
      H2O
      CO2
      OH, NO3INV, O3, H2O2, O1D
      HNO3INV
      NO2INV
   Endlst

   Col-int
      O3 = 0.
      O2 = 0.
   Endent

   Groups
   Endent

ENDPAR

SOLUTION CLASSES

   Explicit
      Rn222
      Pb210
 
      CIDUSTM
      CIN
 
      CSSSM
      CSN
 
      ASSSM
      ASN
 
      SSSSM
      SSN


   Endlst

   QSSA
   Endlst

   Rodas
   Endlst

   EBI
   Endlst

ENDPAR

CHEMISTRY
   Photolysis

   Endent

   Reactions

*   ================================
*   === Arrhenius-type reactions ===
*   ================================
      [kRn222] 		Rn222 -> Pb210 ; 2.100e-06
   Endent

   Heterogeneous
      Pb210
   Endent

   Ext Forcing
   Endent

ENDPAR


   TRANSPORT

     hor-advect

        Rn222, Pb210
	CIDUSTM, CIN
        CSSSM, CSN 
        ASSSM, ASN, SSSSM, SSN

     endlst

     ver-advect

        Rn222, Pb210
	CIDUSTM, CIN
        CSSSM, CSN 
        ASSSM, ASN, SSSSM, SSN

     endlst

     convection

        Rn222, Pb210
	CIDUSTM, CIN
        CSSSM, CSN 
        ASSSM, ASN, SSSSM, SSN

     endlst

     pblayer

        Rn222, Pb210
        CIDUSTM, CIN
        CSSSM, CSN 
        ASSSM, ASN, SSSSM, SSN

     endlst

   ENDPAR


   SIMULATION PARAMETERS

      Spatial Dimensions
         Longitude points = XNBPOINT
         Latitude  points = 1
         Vertical  points = XLEV
         GCM long = XLON
	 GCM lat = XLAT
      Endent

      Numerical Control
         Implicit Iterations = 30
         EBI Iterations = 35
      Endent

      Surface Flux
         Rn222         

      Endent

      Version Options
         machine = sx5
         work dir = $QSUB_WORKDIR/run
         subfile = lmdz.job
         multitask = off
         norms   = off
         fixer   = off
         cpus    = 1
         relhum = on
         geoheight = on
         userhook = on
         namemod = on
	 transmod = on
         tavgprnt = on
         modules = on
         netcdfdouble = on
      Endent

      Execution Options
         Qsub file = yes
      Endent

      Job Control
         Simulation length = 180d
         Simulation Time Step = 1200
         Cray Time Limit = 200h
         Cray Memory = 120
         Case = test
         Restart = true
         Crayque = reg
      Endent

      Inputs
         Start time = 2Y:01Mon:4d
         Dynamics MSS file = /STACY/ccm2/fo02/hist/h0023
         Dynhisttape = short
         Multi level fields = 15
         Single level fields = 6
         Ic MSS file = /DIDIER/ctm/mozv1std/hist/h000
      Endent

      Outputs
         Write frequency = 1d
         Start File Number = 001
         Density = 4
         Retention time = 1y

	Species
	  Inst
            All
          Endlst
	  Avgr
            All
          Endlst
	Endent

        Group Members
	  Inst
            All
          Endlst
          Avgr
            All
          Endlst
	Endent

	Surface Flux
	  Inst
            All
          Endlst
          Avgr
            All
          Endlst
	Endent

	Deposition Velocity
	  Inst
          Endlst
	  Avgr
	     All	
	  Endlst
	Endent

	Temperature = avgr, inst
	Watervapor = avgr, inst
	Surface Pressure = avgr, inst

	Photorates
	  Inst
	    All
	  Endlst
	  Avgr
	    All
	  Endlst
	Endent

	Reaction rates
	  Inst
	  Endlst
	  Avgr
	  Endlst
	Endent

	Washout rates
	  Inst
	  Endlst
	  Avgr
	  Endlst
	Endent

	External forcing
	  Inst
	  Endlst
	  Avgr
	  Endlst
	Endent

        Print time step = 24h


      Endent

   ENDPAR

ENDSIM
