#
# ChangeLog for CONFIG/UNIFORM/v6/IPSLCM5A2/GENERAL/PARAM/run.def
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 06/26/24 10:12:27

Thu, 11 Aug 2016 08:56:42 GMT aclsce [2964]
	* CONFIG/UNIFORM/v6/IPSLCM5A2 (copied)

	- Created IPSLCM5A2 configuration from IPSLCM6 rev 2911 configuration ...


Thu, 16 Jun 2016 08:22:58 GMT jgipsl [2904]
	* CONFIG/UNIFORM/v6/IPSLCM6/EXPERIMENTS/LMDZOR/amip/COMP/lmdz.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v6/IPSLCM6/EXPERIMENTS/LMDZOR/clim/COMP/lmdz.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v6/IPSLCM6/GENERAL/DRIVER/lmdz.driver (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v6/IPSLCM6/GENERAL/PARAM/run.def (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v6/LMDZOR_v6/EXPERIMENTS/LMDZ/clim/COMP/lmdz.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v6/LMDZOR_v6/EXPERIMENTS/LMDZOR/amip/COMP/lmdz.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v6/LMDZOR_v6/EXPERIMENTS/LMDZOR/clim/COMP/lmdz.card (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v6/LMDZOR_v6/GENERAL/DRIVER/lmdz.driver (modified)
	* CONFIG/UNIFORM/v6/LMDZOR_v6/GENERAL/PARAM/run.def (modified)

	Removed option to switch of XIOS for LMDZ. Note the option was not ...


