#
# ChangeLog for NEMO/branches/2019/dev_r11078_OSMOSIS_IMMERSE_Nurser/tests/WAD/MY_DOCS/Preamble.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-09T03:27:10+02:00

Wed, 19 Jun 2019 14:51:58 GMT agn [11139]
	* NEMO/branches/2019/dev_r11078_OSMOSIS_IMMERSE_Nurser (copied)

	Improvements to OSMOSIS for IMMERSE


Fri, 25 May 2018 13:07:11 GMT nicolasmartin [9635]
	* NEMO/trunk/README-setup-configs (moved)
	* NEMO/trunk/cfgs (modified)
	* NEMO/trunk/cfgs/ref_cfgs.txt (moved)
	* NEMO/trunk/tests (moved)
	* NEMO/trunk/tests/rmt_cfgs.txt (moved)

	Reorganisation plan for NEMO repository: reinstate test cases in the ...


