#
# ChangeLog for NEMO/branches/UKMO/r12083_mix-lyr_diag/tests/WAD/MY_DOCS/WAD_doc.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-15T02:56:45+02:00

Thu, 27 Feb 2020 12:25:56 GMT jcastill [12478]
	* NEMO/branches/UKMO/r12083_mix-lyr_diag (copied)

	Branch to use the branch r8395_mix-lyr_diag in vn4.1 for running CO8 ...


Fri, 18 Oct 2019 08:26:07 GMT davestorkey [11714]
	* NEMO/branches/UKMO/NEMO_4.0.1_mirror (copied)

	Mirror of NEMO 4.0.1 release in UKMO branch with SVN keywords
	removed. ...


