#
# ChangeLog for NEMO/branches/UKMO/r14075_maxval_cce/tests/WAD/MY_DOCS/WAD_doc.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-12T01:29:37+02:00

Thu, 02 Dec 2021 19:03:30 GMT jcastill [15567]
	* NEMO/branches/UKMO/r14075_maxval_cce (copied)

	It was discovered that the cce 8.7.7 compiler used in the Met Office ...


Fri, 04 Dec 2020 09:57:07 GMT cguiavarch [14074]
	* NEMO/branches/UKMO/NEMO_4.0.4_mirror (copied)

	Mirror of NEMO 4.0.4 release in UKMO branch with SVN keywords
	removed. ...


