#
# ChangeLog for branches/2012/dev_r3452_UKMO9_RESTART/DOC/TexFiles/Chapters/Annex_ISO.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-05-30T13:53:08+02:00

Fri, 19 Oct 2012 10:23:54 GMT rfurner [3509]
	* branches/2012/dev_r3452_UKMO9_RESTART (copied)

	Ammending restart code to allow outputting of restarts at non-regular ...


Thu, 02 Feb 2012 12:58:59 GMT agn [3297]
	* trunk/DOC/TexFiles/Chapters/Annex_ISO.tex (modified)
	* trunk/DOC/TexFiles/Figures/Fig_GRIFF_MLB_triads.pdf (moved)
	* trunk/DOC/TexFiles/Figures/Fig_GRIFF_bdry_triads.pdf (added)
	* trunk/DOC/TexFiles/Figures/Fig_GRIFF_qcells.pdf (added)
	* trunk/DOC/TexFiles/Figures/Fig_GRIFF_triad_fluxes.pdf (added)
	* trunk/DOC/TexFiles/Figures/Fig_bdry_triads.pdf (deleted)
	* trunk/DOC/TexFiles/Figures/Fig_qcells.pdf (deleted)
	* trunk/DOC/TexFiles/Figures/Fig_triad_fluxes.png (deleted)

	DOC: Redo figures for Griffies & rename them and in Annex_ISO.tex


