#
# ChangeLog for branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/TEST_CASES/WAD/MY_DOCS/WAD_doc.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-06-18T19:03:03+02:00

Fri, 03 Feb 2017 14:00:51 GMT timgraham [7637]
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/TEST_CASES/WAD (moved)
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/TEST_CASES/WAD/EXP00/domain_def_nemo.xml (modified)
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/TEST_CASES/WAD/EXP00/field_def_nemo-opa.xml (modified)
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/TEST_CASES/WAD/EXP00/namelist_ref (modified)
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/TEST_CASES/cfg.txt (added)
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/cfg.txt (modified)

	#1841 - Moved Wetting and drying test cases to new directory.


Thu, 26 Jan 2017 09:45:32 GMT acc [7610]
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/WAD_TEST_CASES/MY_DOCS/WAD_doc.pdf (modified)
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/WAD_TEST_CASES/MY_DOCS/WAD_doc.tex (modified)
	* branches/2016/dev_merge_2016/NEMOGCM/CONFIG/WAD_TEST_CASES/MY_SRC/bdyini.F90 (added)

	Branch 2016/dev_merge_2016. Minor correction to WAD documentation and ...


