#
# ChangeLog for branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/DOC/NEMO_book.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-06-14T06:03:02+02:00

Tue, 04 Aug 2015 12:45:33 GMT deazer [5666]
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/DOC (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/DOC/NEMO_book.pdf (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/DOC/NEMO_book.tex (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/DOC/TexFiles/Chapters/Chap_DIA.tex (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/DOC/TexFiles/Chapters/Chap_STO.tex (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/INGV/arch-IBM_EKMAN_INGV.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/OLD/NOC/arch-ALTIX_NAUTILUS.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/OLD/arch-ifort_MERCATOR_CLUSTER.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/arch-ALTIX_NAUTILUS_MPT.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/arch-PW7_METO.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/arch-X64_ADA.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/arch-X64_CURIE.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/arch-XC40_METO.fcm (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/ARCH/arch-macport_osx.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/AMM12/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/AMM12/EXP00/namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/C1D_PAPA/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/C1D_PAPA/EXP00/namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/GYRE/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/GYRE/EXP00/namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/GYRE_BFM/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/GYRE_BFM/EXP00/namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/GYRE_PISCES/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/GYRE_XIOS/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/GYRE_XIOS/EXP00/namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ISOMIP (deleted)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/EXP00/1_namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/EXP00/iodef_ar5.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/EXP00/iodef_crs.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/EXP00/iodef_demo.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/EXP00/iodef_oldstyle.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/IDL_scripts/std_ts_vardef.sh.500yfwb0 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/IDL_scripts/std_ts_vardef.sh.500yfwb2 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/IDL_scripts/std_ts_vardef.sh_example1 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/IDL_scripts/std_ts_vardef.sh_example2 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM/cpp_ORCA2_LIM.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM3/EXP00/1_namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM3/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM3/cpp_ORCA2_LIM3.fcm (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM_CFC_C14b/EXP00/1_namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM_CFC_C14b/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM_CFC_C14b/EXP00/iodef.xml_cfc (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM_CFC_C14b/EXP00/namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM_PISCES/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_LIM_PISCES/EXP00/namelist_top_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_OFF_PISCES/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_OFF_PISCES/EXP00/namelist_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_OFF_PISCES/EXP00/namelist_top_cfg (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/ORCA2_SAS_LIM/EXP00/iodef.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/SHARED/domain_def.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/SHARED/field_def.xml (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/SHARED/namelist_ice_lim2_ref (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/SHARED/namelist_ice_lim3_ref (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/SHARED/namelist_pisces_ref (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/SHARED/namelist_ref (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/SHARED/namelist_top_ref (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/cfg.txt (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/CONFIG/uspcfg.txt (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_2/ice_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_2/iceini_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_2/limistate_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_2/limrst_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_2/limsbc_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_2/limthd_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_2/limthd_zdf_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_2/thd_ice_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/ice.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limadv.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limhdf.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limistate.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limitd_th.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limrhg.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limrst.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limsbc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limthd.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limthd_dh.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limthd_dif.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limupdate2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/limwri.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/LIM_SRC_3/thd_ice.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OFF_SRC/domain.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OFF_SRC/domrea.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OFF_SRC/dtadyn.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OFF_SRC/nemogcm.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OOO_SRC/nemogcm.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ASM/asminc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/C1D/step_c1d.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/CRS/crsdom.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DIA/diadct.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DIA/diafwb.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DIA/diahth.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DIA/diawri.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/closea.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/domain.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/domhgr.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/dommsk.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/domvvl.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/domzgr.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DOM/istate.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DYN/divcur.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DYN/dynadv.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DYN/dynkeg.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DYN/dynnxt.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DYN/dynspg_ts.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DYN/sshwzv.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ICB/icbrst.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/IOM/in_out_manager.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/IOM/iom.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/IOM/iom_nf90.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/IOM/restart.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/LBC/lbclnk.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/LBC/lib_mpp.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/LDF/ldfdyn_c2d.h90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/LDF/ldfdyn_c3d.h90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/cpl_oasis3.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/fldread.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbc_ice.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbc_oce.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcblk_clio.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcblk_core.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbccpl.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcice_cice.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcice_if.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcice_lim.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcice_lim_2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcisf.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcmod.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcrnf.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SBC/sbcssm.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/SOL/solver.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/STO (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/STO/stopar.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/STO/stopts.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/STO/storng.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/eosbn2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/traadv_cen2.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/trabbc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/tranpc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/tranxt.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/traqsr.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/trasbc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRA/trazdf.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/TRD/trdmxl_rst.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ZDF/zdfbfr.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ZDF/zdfini.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ZDF/zdftke.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/nemogcm.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/step.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/step_oce.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/trc_oce.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/wrk_nemo.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/SAS_SRC/daymod.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/SAS_SRC/nemogcm.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/SAS_SRC/sbcssm.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/SAS_SRC/step.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/C14b/trcice_c14b.F90 (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/C14b/trcwri_c14b.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/CFC/trcice_cfc.F90 (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/CFC/trcwri_cfc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/MY_TRC/trcice_my_trc.F90 (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/MY_TRC/trcini_my_trc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/MY_TRC/trcsms_my_trc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/MY_TRC/trcwri_my_trc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P2Z/p2zopt.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zbio.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zfechem.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zflx.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zint.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zlim.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zlys.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zmeso.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zmicro.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zmort.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zopt.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zprod.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zrem.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zsbc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zsed.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zsink.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/P4Z/p4zsms.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/par_pisces.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/sms_pisces.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/trcice_pisces.F90 (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/PISCES/trcini_pisces.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/TRP/trcadv.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/TRP/trcdmp.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/TRP/trcldf.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/TRP/trcnam_trp.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/TRP/trcnxt.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/TRP/trcsbc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/TRP/trczdf.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/TRP/trdmxl_trc_rst.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/oce_trc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/trc.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/trcdta.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/trcice.F90 (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/trcini.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/trcnam.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/trcrst.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/NEMO/TOP_SRC/trcstp.F90 (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/SETTE/BATCH_TEMPLATE/batch-IBM_EKMAN_INGV (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/SETTE/BATCH_TEMPLATE/batch-X64_CURIE (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/SETTE/BATCH_TEMPLATE/batch-XC40_METO (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/SETTE/prepare_job.sh (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/SETTE/sette.sh (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/TOOLS/MISCELLANEOUS/chk_ifdef.sh (copied)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/TOOLS/MISCELLANEOUS/chk_wrk_alloc.sh (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/TOOLS/MISCELLANEOUS/rewrite_nemo.sh (modified)
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic/NEMOGCM/fcm-make/inc/keys-isomip.cfg (deleted)

	Upgraded branch to VERSION 3 6 STABLE


Mon, 15 Jun 2015 09:25:09 GMT deazer [5421]
	* branches/UKMO/2015_CO6_CO5_shelfdiagnostic (copied)

	Temporary CO6 UKMO/NOC Collab. branch allows merging by removal of
	svn ...


Fri, 06 Jun 2014 13:51:47 GMT clevy [4661]
	* trunk/DOC (modified)
	* trunk/DOC/NEMO_book.pdf (modified)
	* trunk/DOC/NEMO_book.tex (modified)
	* trunk/DOC/TexFiles/Chapters/Chap_SBC.tex (modified)
	* trunk/DOC/TexFiles/Chapters/Introduction.tex (modified)

	Update reference manual for namelists


