#
# ChangeLog for branches/UKMO/GO6_dyn_vrt_diag/DOC/NEMO_book.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-06-25T11:38:55+02:00

Mon, 06 Feb 2017 09:38:17 GMT glong [7648]
	* branches/UKMO/GO6_dyn_vrt_diag (copied)

	Copy of dev_r5518_G06_package@6876 including barotropic vorticity ...


Wed, 20 Apr 2016 09:22:37 GMT davestorkey [6485]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package (copied)

	Package branch for UK GO6 configuration.


