#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_isf_eorca1_dynldfc3d_UKESM_GO6package_r9321/DOC/NEMO_book.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-06-19T09:27:21+02:00

Thu, 11 Jul 2019 09:06:02 GMT mathiot [11249]
	* branches/UKMO/dev_isf_eorca1_dynldfc3d_UKESM_GO6package_r9321 (copied)

	branch to adjust ahm (lat<-75N) in eorca1, need to avoid blow up in
	the ...


Wed, 20 Apr 2016 09:22:37 GMT davestorkey [6485]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package (copied)

	Package branch for UK GO6 configuration.


