#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_FOAMv14_output_heat_fluxes/DOC/NEMO_coding.conv.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-12T21:13:03+02:00

Fri, 22 Mar 2019 18:18:58 GMT anaguiar [10798]
	* branches/UKMO/dev_r5518_FOAMv14_output_heat_fluxes (copied)

	Branch for changes to restore heat fluxes output in diagnostics:
	so_qsb, ...


Tue, 30 Jan 2018 11:47:33 GMT anaguiar [9287]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_FOAMv14 (copied)

	ticket GMED#372,NEMO#741: Branch that enables varying weight of snow ...


