#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_GO6_MEDUSA_dummyrun/DOC/NEMO_book.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-14T03:05:39+02:00

Thu, 08 Jun 2017 12:16:58 GMT frrh [8154]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_MEDUSA_dummyrun (copied)

	GO6 + MEDUSA merge procedure dummy run.


Wed, 20 Apr 2016 09:22:37 GMT davestorkey [6485]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package (copied)

	Package branch for UK GO6 configuration.


