#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_GO6_allow_trends/DOC/NEMO_coding.conv.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-01T14:59:40+02:00

Tue, 11 Jul 2017 15:35:23 GMT marc [8320]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_allow_trends (copied)

	GMED ticket #338: Allow trends to be turned on when using MEDUSA


Wed, 20 Apr 2016 09:22:37 GMT davestorkey [6485]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package (copied)

	Package branch for UK GO6 configuration.


