#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_GO6_eORCA1_visc/DOC/NEMO_coding.conv.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-15T20:03:48+02:00

Tue, 26 Nov 2019 11:11:22 GMT frrh [11964]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_eORCA1_visc (copied)

	Branch to apply variable viscosity at high S latitudes as
	per Pierre's ...


Wed, 20 Apr 2016 09:22:37 GMT davestorkey [6485]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package (copied)

	Package branch for UK GO6 configuration.


