#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_FOAMv14_Kw660/DOC/NEMO_coding.conv.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-05-14T02:56:54+02:00

Tue, 29 Oct 2019 13:47:18 GMT dford [11825]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_FOAMv14_Kw660 (copied)

	New branch to slightly relax the Kw660 input check performed for
	MEDUSA, ...


Tue, 30 Jan 2018 11:47:33 GMT anaguiar [9287]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_FOAMv14 (copied)

	ticket GMED#372,NEMO#741: Branch that enables varying weight of snow ...


