#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_FOAMv14_updated_pcbias/DOC/NEMO_coding.conv.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-09T07:31:14+02:00

Wed, 28 Aug 2019 09:27:41 GMT mattmartin [11477]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_FOAMv14_updated_pcbias (copied)

	Update the pressure correction bias scheme


Tue, 30 Jan 2018 11:47:33 GMT anaguiar [9287]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_FOAMv14 (copied)

	ticket GMED#372,NEMO#741: Branch that enables varying weight of snow ...


