#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_SSTanom/DOC/NEMO_book.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-07T13:26:32+02:00

Wed, 02 Jun 2021 08:57:28 GMT frrh [14937]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_SSTanom (copied)

	Raise limit for SST anomaly checking since the 40C limit flags
	values ...


Wed, 20 Apr 2016 09:22:37 GMT davestorkey [6485]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package (copied)

	Package branch for UK GO6 configuration.


