#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_XIOS_read/DOC/TexFiles/Chapters/Chap_DOM.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-16T03:20:11+02:00

Tue, 18 Apr 2017 09:42:27 GMT andmirek [7918]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package_XIOS_read (copied)

	test and develope XIOS read capability in MO GO6 package branch


Wed, 20 Apr 2016 09:22:37 GMT davestorkey [6485]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package (copied)

	Package branch for UK GO6 configuration.


