#
# ChangeLog for branches/UKMO/dev_r5518_isfprint/DOC/TexFiles/Chapters/Chap_Model_Basics_zstar.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-16T01:59:59+02:00

Tue, 31 Aug 2021 13:40:00 GMT pdavis [15216]
	* branches/UKMO/dev_r5518_isfprint (copied)

	Branch to add switch to turn of ice sheet mass log output.


Wed, 20 Apr 2016 09:22:37 GMT davestorkey [6485]
	* branches/UKMO/dev_r5518_GO6_package (copied)

	Package branch for UK GO6 configuration.


