#
# ChangeLog for branches/UKMO/nemo_v3_6_STABLE_copy-NIWA-N96-ORCA1/DOC/NEMO_coding.conv.tex
#
# Generated by Trac 1.0.1
# 2024-07-02T09:08:19+02:00

Thu, 21 Jul 2016 23:52:27 GMT jonnywilliams [6816]
	* branches/UKMO/nemo_v3_6_STABLE_copy-NIWA-N96-ORCA1 (moved)

	Renaming


Thu, 21 Jul 2016 23:51:16 GMT jonnywilliams [6815]
	* branches/UKMO/nemo_v3_6_STABLE_copy-NIWA-N96-ORCA025 (copied)

	Branch to fix merge conflicts at NIWA.


