#  grid_name   M     MSK   grid_name2    NVL   ILON
   T	       oce   1     grid_T        -       80
   U	       oce   1     grid_U        -       80
   V	       oce   1     grid_V        -       80
   W	       oce   1     grid_W        -       80
   regl        atm   0     regl          -
   reg1	       atm   0 	   reg1          -    
   reg1m       atm   1 	   reg1m         -    
   reg1mtrop   atm   1 	   reg1mtrop     -    
   reg1.125    atm   0 	   reg1.125      -    
   #eg2.5      atm   0     #eg2.5        level
   reg2.5      atm   0     reg2.5        -       20   
   tao	       oce   1 	   tao           -    	
   umat        atm   0 	   umat          p       		
   umau        atm   0 	   umau          p    
   umath       atm   0 	   umath         p_1        	
   umauh       atm   0 	   umauh         p       	   	
   giss4x5     atm   0 	   giss4x5       -       		
   giss4x3     atm   0 	   giss4x3       -       		
   gfdl2.5x2   atm   0 	   gfdl2.5x2     -       		
   cgcm3_1     atm   0 	   cgcm3_1       -    
   mk3	       atm   0 	   mk3           -    
   fgoals1     atm   0 	   fgoals1       -    
   inmcm3      atm   0 	   inmcm3        -    
   cgcm232     atm   0 	   cgcm232       -    
   n96	       atm   0 	   n96           -       		
   mt63	       atm   0 	   mt63          -    
   lmdzl       atm   0 	   lmdzl         -    
   lmdzli      atm   0 	   lmdzli        -    
   lmdzh       atm   0 	   lmdzh         -       		
   t30	       atm   0 	   t30           -     -180
   it30        atm   0     it30          -     
   t42	       atm   0 	   t42           -       		
   ct42	       atm   0 	   ct42          -    
   mt42	       atm   0 	   mt42          -       		      	
   nt42	       atm   0 	   nt42          -    
   bt42	       atm   0 	   bt42          -    
   t62	       atm   0 	   t62           -    
   ncpt62      atm   0 	   ncpt62        -    
   nt85	       atm   0 	   nt85          -    
   ert106      atm   0 	   ert106        -    
   t106	       atm   0 	   t106          -     -180
   mt106       atm   0 	   mt106         -       			
   mohres      oce   1 	   mohres        -    
   BMT	       oce   1     BMT           -       80
   BMU	       oce   1     BMU           -       80
   BMV	       oce   1     BMV           -       80

############################################################################
#
# Model grid meta data info
#
############################################################################
#
#  M = mesh type (oce/atm)
#  MSK = fields are masked (1) or not (0)
#  NVL = short_name of vertical levels
#  ILON = initial longitude of grid
#